Title: Universelles Textfeld_233
Course: Höhenstufen in den Alpen (Geographie, LBS) > Section: Veränderungen mit zunehmender Höhe

Die Berechnung ist ganz einfach:

1. Finde mit Hilfe der Karte die Höhe des Startpunkts in Saint-Vincent (Glereyaz) heraus. -> ca. 500 m NHN
2. Finde mit Hilfe der Karte die Höhe des Endpunkts am Cime Bianche heraus. -> ca. 3000 m NHN
3. Berechne den Höhenunterschied, indem du die Höhe des Startpunkts von der Höhe des Endpunkts subtrahierst. -> ca. 2500 m
4. Finde heraus, wie viele 100 m-Schritte der Höhenunterschied umfasst. -> 25
5. Pro 100 m Höhenunterschied sinkt die Temperatur um etwa 0,65 K.
6. Berechne den Temperaturunterschied, indem du die Anzahl der 100 m-Schritte mit 0,65 K multiplizierst. Dafür kannst du einen Taschenrechner benutzten. -> 16,25 K
7. Subtrahiere nun den Temperaturunterschied von der Ausgangstemperatur in Saint-Vincent (Glereyaz). -> 11,75 °C