Title: Standard für H5P
Course: Geladene Teilchen in E-Feldern (11/12)

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'H5P' freigegeben sind.

Feedback shared by this category's questions, if right: Die Antwort ist richtig.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Die Antwort ist teilweise richtig.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Die Antwort ist falsch.

Q: Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt [...]

Schleswig-Holstein liegt zwischen zwei [...]
Also offered: Flensburg; Lübeck; Flüssen
A: Kiel; Meeren

Q: Die ehemalige deutsche Bundeshauptstadt [...] trägt heute den Titel Bundesstadt.
A: Bonn

Q: Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ist [...]. Schleswig-Holstein ist umgeben von [...].
Also offered: Flüssen; Berlin; Stuttgart; Lübeck
A: Kiel; Meeren

Q: In Schleswig-Holstein heißt die Bundeshauptstadt [...]. Schleswig-Holstein hat eine Staatsgrenze zu [...].
Also offered: Kiel; Hamburg; Mecklenburg-Vorpommern; Holland
A: Berlin; Dänemark

Q: Warum braucht man lonenstrahlen statt Röntgenstrahlen bei der Behandlung von tief liegenden Tumoren?
- Weil Ionen besser herzustellen sind.
- Weil Röntgenstrahlen sehr tief ins Gewebe eindringen können.
- Weil lonenstrahlen nicht so gefährlich sind.
- Weil die lonenstrahlung ihre Energie nur in einer bestimmten Tiefe abgibt.
A: Weil die lonenstrahlung ihre Energie nur in einer bestimmten Tiefe abgibt.