Title: Induktion
Course: Geladene Teilchen in E-Feldern (11/12)

Q: 1 Aufgabe

[Image: A un B als f(t)]

Ein Leiterrahmen mit 10 Windungen und der feldurchsetzen Fläche A befindet sich innerhalb einer Helholtzspule.

Berechnen Sie den Betrag der hier auftretenden Induktionsspannung.

Bitte geben Sie Ihr Ergebnis mit mindestens zwei signifikanten Stellen an.

Das Ergebnis bitte statt z.B. 2,43•10^12 in der hier notwendigen Form 2,43E12 eingeben.

Der Betrag der Induktionsspannung beträgt ???? V
A: 8 (± 0.01)
Feedback ("8"): sehr gut! Der korrekte Wert ist U_ind = 8 V
Feedback (any other answer): Das ist leider falsch. Sehen Sie sich bitte die folgende Formel an: U_ind =N • B • ΔA/ Δt. Haben Sie N berücksichtigt?

Q: 2. Aufgabe

[Image: A und B als f(t)]

Ein Leiterrahmen mit 10 Windungen und der feldurchsetzen Fläche A befindet sich innerhalb einer Helholtzspule.

Berechnen Sie den Betrag der zwischen 5 und 10 s auftretenden Induktionsspannung.

Bitte geben Sie Ihr Ergebnis mit mindestens zwei signifikanten Stellen an.

Das Ergebnis bitte statt z.B. 2,43•10^12 in der hier notwendigen Form 2,43E12 eingeben.

Der Betrag der Induktionsspannung beträgt ???? V
A: 8 (± 0.01)
Feedback ("8"): sehr gut! Der korrekte Wert ist U_ind = 8 V
Feedback (any other answer): Das ist leider falsch. Sehen Sie sich bitte die folgende Formel an: U_ind =N • B • ΔA/ Δt. Haben Sie N berücksichtigt?

Q: 3. Aufgabe

[Image: A und B als f(t)]

Ein Leiterrahmen mit 10 Windungen und der feldurchsetzen Fläche A befindet sich innerhalb einer Helholtzspule.

Berechnen Sie den Betrag der bei 12,5 s auftretenden Induktionsspannung.

Bitte geben Sie Ihr Ergebnis mit mindestens zwei signifikanten Stellen an.

Das Ergebnis bitte statt z.B. 2,43•10^12 in der hier notwendigen Form 2,43E12 eingeben.

Der Betrag der Induktionsspannung beträgt ???? V
A: 0 (± 0.001)
Feedback ("0"): sehr gut! Der korrekte Wert ist U_ind = 0 V
Feedback (any other answer): Das ist leider falsch. Die Induktionsspannung setzt sich hier additiv aus 2 Anteilen zusammen: 1. Anteil: U_ind (t) =N • B(t) • ΔA/ Δt und 2. Anteil: U_ind (t) =N • A(t) • ΔB/ Δt Hier ändert sich sowohl B als auch A und haben zu verschiedenen Zeiten auch jeweils verschiedene Werte. Denken Sie auch daran, dass die Steigungen verschiedene Vorzeichen haben.

Q: 4. Aufgabe

[Image: A und B als f(t)]

Ein Leiterrahmen mit 10 Windungen und der feldurchsetzten Fläche A befindet sich innerhalb einer Helmholtzspule.

Berechnen Sie den Betrag der bei 11 s auftretenden Induktionsspannung.

Bitte geben Sie Ihr Ergebnis mit mindestens zwei signifikanten Stellen an.

Das Ergebnis bitte statt z.B. 2,43•10^12 in der hier notwendigen Form 2,43E12 eingeben.

Der Betrag der Induktionsspannung beträgt ???? V
A: 4.8 (± 0.1)
Feedback ("4.8"): sehr gut! Der korrekte Wert ist U_ind = 4,8 V
Feedback (any other answer): Das ist leider falsch. Die Induktionsspannung setzt sich hier additiv aus 2 Anteilen zusammen, denn hier ändern sich B und A: 1. Anteil: U_ind (t) =N • B(t) • ΔA/ Δt und 2. Anteil: U_ind (t) =N • A(t) • ΔB/ Δt Hier ändert sich sowohl B als auch A und haben zu verschiedenen Zeiten auch jeweils verschiedene Werte. Denken Sie auch daran, dass die Steigungen verschiedene Vorzeichen haben. Haben Sie auch an N gedacht?