Title: Anwendung auf die aktuelle Windsituation
Course: Auf der Suche nach dem besten Wind (7/8)

Start der Animation | Dann schauen wir mal, ob wir alles verstanden haben.

Überprüfe, ob die theoretischen und allgemeinen Beschreibungen auch am heutigen Tag zutreffen.

Die Animation zeigt die aktuellen Winde am heutigen Tag in etwa 1,5 bis 2 km Höhe (850 hPa-Niveau).

Sollte die eingebettete Internetseite von earth.nullschool.net eine Fehlermeldung zeigen, klicke auf den Begriff "earth" oder nutze einen anderen Browser.