Title: Übersicht über verschiedene Bosch E-Bike Mittelmotoren
Course: Drehmoment bei E-Fahrrädern / 10 > Section: Getriebe

Quelle: https://www.bosch-ebike.com/de/produkte/drive-unit/ (gesehen am 16.02.2020)

Aufgabe: Schreibe dir die maximale Drehmomente M_m und die maximale Trittdrehzahl n_m (bei Verwendung von Kettenschaltung und max. 25 km/h) raus.

Zur Information: Die optimale Dauertrottfrequenz liegt bei n_Ped ≈ 70 bis 80 pro Minute (1/min). Somit unterstützen alle Motoren das Fahren mit optimaler Trittfrequenz n_Ped opt.

Hinweis: Wenn man längere Zeit mit mehr als 80/min tritt, so beginnen die Muskeln zu "Übersäuern".